SDEF
path models/beam
scale 1.0
beam.tga
beam_base.sbm
beam.SAM

id 10 group laserbeam fullbright masked twosided

//
// Initialization settings
//
!init:

//
// Main section
//
!main:

//
// SinED section
//
/*SINED fx_pulsebeam (.3 .3 1) (0 0 0) (0 0 0)
Pulse Beam
*/

